LLAVE DE TUBO INDUSTRIAL10" DE LARGO IDEAL PARA TRABAJO PESADOHECHA EN CrV GRADO PROFESIONALMANGO ANTIDESLIZANTEMORDAZAS AJUSTABLES DE ACERO AL CROMO VANADIO PARA MAYOR RESITENCIACUERPO DE HIERRO FUNDIDO DUCTIL RESISTENTE A LA CORROSION