LONA MULTIUSOS DE POLIETILINO14 X 18 FT (4.2 X 5.4 METROS)COLOR AZUL Y REVERSO GRISMAYOR RESISTENCIA CON REFUERZO DE PLASTICO CON OJILLOS DE ALUMINIO EN LAS 4 ESQUINASCUBRE Y PROTEGE CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETAIMPERMEABLE PROTEGE CONTRA EL AGUAIDEAL PARA CUBRIS AUTOS, CARGAS DE CAMIONES, TRAILERS, SILLAS, MESAS, TOLDOS Y MAS.