LONA MULTIUSOS DE POLIETILINO12 X 14 FT (3.6 X 4.2 METROS)COLOR ROJO Y REVERSO GRISMAYOR RESISTENCIA CON REFUERZO DE PLASTICO CON OJILLOS DE ALUMINIO EN LAS 4 ESQUINASCUBRE Y PROTEGE CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETAIMPERMEABLE PROTEGE CONTRA EL AGUAIDEAL PARA CUBRIS AUTOS, CARGAS DE CAMIONES, TRAILERS, SILLAS, MESAS, TOLDOS Y MAS.