DISCO CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE MULTIROSCA 4" X 5/8" - 11 / M14, ALAMBRE TRENSADO, CALIBRE 0.35MM, COMPATIBLE CON ESMERILADORAS DE TODAS LAS MARCAS, REMUEVE OXIDO Y PINTURA, DIAMETRO 4" (101.6MM) , MAX 8500 R.P.M, SE RECOMIENDA PROTEGER LOS OJOS, LENTES: CODS: 8444, 10070, 8360